<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">%      Master-fil for Laboppgavetekster i termisk fysikk.
%OBS: Figurer tatt fra fila TFY4100_Lab_varmepumpe2005.doc, klippet og limt inn i Adobe Photoshop og der lagret som eps.
\newcommand{\beq}{\begin{equation}}
\newcommand{\eeq}{\end{equation}}
\newcommand{\rmd}{{\rm d}}  %roman d in differentials  (HRS: \drm )
\newcommand{\half}{\frac{1}{2}}
\newcommand{\quart}{\frac{1}{4}}

\font\bfsf =cmssbx10 scaled\magstep 0
\def\d{{\,\rm d}}
\def\e{{\rm e}}
\def\i{{\rm i}}
\input{hyph_no.tex}  % Ekstraliste for 'hyphenation' av norske ord

\documentclass[12pt,twoside,a4paper]{book}  % [twoside] is default in book.  

\usepackage[norsk]{babel}      % Hvis bruke norsk orddelingsliste (nohyph.tex), Obs: må være satt i fila PCtexv42\latex\language.dat
%\usepackage[latin1]{inputenc}  % =&gt; Kan skrive øæå ÆØÅ ü û etc.  !!!
\usepackage{latexsym}
\usepackage{graphicx}       % For å inkludere *.eps 
\usepackage{epic,curves}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{appendix}
\makeindex

\setlength{\textheight}{245mm} % \textheight 265mm  % 230 mm std.
\setlength{\textwidth}{158mm} % 165 med oddsidemargin -5mm og evensidemargin 0mm
\topmargin -15mm %\topmargin -25mm
\oddsidemargin 4mm %\oddsidemargin -5mm %0mm MolBiofys: 13mm
\evensidemargin -4mm %0mm

\parindent 0mm
\parskip 3mm

\hyphenation{
inn-deling inn-del-ingen inn-del-ingene
ka-pit-tel-inn-deling ka-pit-tel-inn-del-ingen ka-pit-tel-inn-del-ingene
kor-te kor-tere
tall-ver-di tall-ver-dien tall-ver-dier tall-ver-di-ene
be-trakt-ninger be-trakt-ning be-trakt-ningen
fase-for-skjell fase-for-skjel-len fase-for-skjel-lene
atom-kjer-ne atom-kjer-ner atom-kjer-nen atom-kjer-nene
% her kan føres inn ord som deles feil (føres inn i hyph_no.tex ved opprydding): eks: be-stem-melse be-stem-mel-sen
% æ ø å godtas ikke!
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\includeonly{
% Ta inn som skal kompileres ONLY (av de som står i lista \include nedenfor)
%forside,
%varmepumpe,
%linjespektrum,
%bibliografi
%Preface, Chap1, Chap2, Biblio %(alle)
%}

%******************************
\graphicspath{{converted_graphics/}}
\begin{document}
\pagestyle{headings}
\setlength{\abovedisplayshortskip}{-2mm}
\pagenumbering{roman}
\parskip 4mm
\pagestyle{empty}
\include{Preface}
\parskip 0.5mm  % For table of contents only (\baselineskip virker ikke)
\pagestyle{headings}
%\pagestyle{empty}
    \tableofcontents
    \cleardoublepage  % Nødvendig sekvens for å få rett sidenummerering på siste innholdslisteside (romertall), og så starte Kap 1 på HØYRE side nummerert til 1
%\vspace{5mm}
%{\bf  Register} \rule{122mm}{0mm}{\bf 265}
\parskip 4mm
\pagenumbering{arabic}
\renewcommand{\theequation}{\arabic{chapter}-\arabic{equation}}
\include{Chap1}
\include{ChapTwoN}
\include{Biblio}


\end{document}
</pre></body></html>