<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">%      Master-fil for Laboppgavetekster i Termisk fysikk
% 12.jan 2014

\newcommand{\beq}{\begin{equation}}
\newcommand{\eeq}{\end{equation}}
\newcommand{\rmd}{{\rm d}}  %roman d in differentials  (HRS: \drm )
\newcommand{\half}{\frac{1}{2}}
\newcommand{\quart}{\frac{1}{4}}
\input{hyph_no.tex}  % Ekstraliste for 'hyphenation' av norske ord


\documentclass[12pt,twoside]{book}  % [twoside] is default in book.  
\def\d{{\,\rm d}}
\def\e{{\rm e}}
\def\im{{\rm i}}
\font\bfsf =cmssbx10 scaled\magstep 0


\newcommand{\linkcolor}{blue}%{0,0,0.5}
%\usepackage[colorlinks=true,linkcolor=\linkcolor,urlcolor=\linkcolor]{hyperref} 

\usepackage{color}
\usepackage{url} 
\usepackage{soul}
\usepackage[colorlinks=true,linkcolor=\linkcolor,urlcolor=\linkcolor]{hyperref}
\font\itsf =cmssi10 scaled\magstep 1
\font\itsfs =cmssi10 scaled\magstep 0
\usepackage[norsk]{babel}      % Hvis bruke norsk orddelingsliste (nohyph.tex), Obs: må være satt i fila PCtexv42\latex\language.dat
\usepackage[latin1]{inputenc}  % =&gt; Kan skrive øæå ÆØÅ ü û etc.  !!!
\usepackage{latexsym}
\usepackage{graphicx}       % For å inkludere *.eps 
\usepackage{epic,curves}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{appendix}
\makeindex
\font\itsf =cmssi12 scaled\magstep 0
\setlength{\textheight}{245mm} % \textheight 265mm  % 230 mm std.
\setlength{\textwidth}{158mm} % 165 med oddsidemargin -5mm og evensidemargin 0mm
\topmargin -15mm %\topmargin -25mm
\oddsidemargin 4mm %\oddsidemargin -5mm %0mm MolBiofys: 13mm
\evensidemargin -4mm %0mm
\parindent 0mm
\parskip 3mm
\hyphenation{
%be-hand-ling be-hand-lin-gene be-hand-lingen
inn-deling inn-del-ingen inn-del-ingene
ka-pit-tel-inn-deling ka-pit-tel-inn-del-ingen ka-pit-tel-inn-del-ingene
kor-te kor-tere
tall-ver-di tall-ver-dien tall-ver-dier tall-ver-di-ene
leve-tid leve-tiden
be-trakt-ninger be-trakt-ning be-trakt-ningen
fase-for-skjell fase-for-skjel-len fase-for-skjel-lene
so-le-no-ide so-le-no-iden so-le-no-idene 
da-ta-punktene be-skri-velse 
% her kan føres inn ord som deles feil (føres inn i hyph_no.tex ved opprydding): eks: be-stem-melse be-stem-mel-sen
% æ ø å godtas ikke!
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%  NOTE:  Extension .tex is implied in all filenames:
%%%%%%%%\includeonly{
% Ta inn som skal kompileres ONLY (av de som står i lista \include nedenfor)
%forside,
%elektrisitet,
%coulomb,
%magnetfelt,
%lorentz,
%kurvetilpas,
%kraftleder,
%oscilloskop,
%induksjon,
%bibliografi
%%%%%%forside,elektrisitet,coulomb,magnetfelt,lorentz,kurvetilpas,kraftleder,bibliografi  %(alle)
%%%%}

%******************************
\graphicspath{{converted_graphics/}}
\begin{document}
%******************************
\pagestyle{headings}
\setlength{\abovedisplayshortskip}{-2mm}
\pagenumbering{roman}
\parskip 4mm
\pagestyle{empty}
\include{Preface}
\parskip 0.5mm  % For table of contents only (\baselineskip virker ikke)
\pagestyle{headings}
    \tableofcontents
    \cleardoublepage  % Nødvendig sekvens for å få rett sidenummerering på siste innholdslisteside (romertall), og så starte Kap 1 på HØYRE side nummerert til 1
%\vspace{5mm}
%{\bf  Register} \rule{122mm}{0mm}{\bf 265}
\parskip 4mm
\pagenumbering{arabic}
\renewcommand{\theequation}{\arabic{chapter}-\arabic{equation}}
  % Brukt av HRS og AE, valgt tatt ut av AM (men kan enkelt settes inn igjen):
  %\renewcommand{\theequation}{\arabic{chapter}.\arabic{section}--\arabic{equation}}
%                             (med ovenstående kommando må \setcounter{equation}{0} tas inn først i hver \section )



%\include{Preface}
%\include{Chap0}
\include{Chap1}
\include{Chap2}
%\include{oscilloskop}
%\include{induksjon}
\appendix
\include{appa}
%\include{appb}
\include{Biblio}

%\include{bibliografi}


%******************************
\end{document}
%******************************
</pre></body></html>