0 50 100 150 200 250 300 350

10^{-15}

10^{-10}

10^{-5}

10^0

10^5

10^{10}

10^{15}

Høyde (km)

Trykk (Pa) tilpasset T T = 288 K, kjent p(350km) T = 288 K, kjent p(0)