0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0

20

40

60

80

100

120

140 Isotermer: van der Waals og ideell gass tilstandsligning

Molart volum (L/mol)

Trykk (bar)