0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0

10

20

30

40

50

60

70 Isotermer: van der Waals og ideell gass tilstandsligning

Molart volum (L/mol)

Trykk (bar)